Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um acidente na estrada de David Caldas

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente no final da manhã deste sábado,03, na rodovia que liga a PI 112 ao povoado David Caldas, na zona rural sul de União. As duas vítimas foram socorridas para o Hospital de União, mas uma não resistiu e faleceu.

Antônio Luís da Silva, 41 anos, teve traumatismo craniano, hemorragia e faleceu em União. Segundo o SAMU, a outra vítima, de 47 anos, também teve traumatismo craniano, e foi transferido para Teresina em estado grave.

Os dois homens são da localidade Vila Nova, na região de David Caldas. De acordo com informações de populares repassadas ao SAMU, os envolvidos estavam em uma moto e não conseguiram fazer uma curva da estrada, em um trecho conhecido como “Curva da Morte”.

O post Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um acidente na estrada de David Caldas apareceu primeiro em Clique União.