Custo de vida no Piauí fica entre os mais baixos do país, aponta pesquisa

O custo médio de vida no Piauí foi estimado em R$ 2.690 por mês, valor considerado um dos menores do país, segundo dados da pesquisa “Custo de Vida no Brasil”, realizada pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box. O estudo ouviu mais de 6 mil pessoas entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 em diferentes regiões brasileiras.

De acordo com o levantamento, o valor médio registrado no estado ficou bem abaixo da média nacional, que foi estimada em R$ 3.520 mensais. A pesquisa considerou despesas como moradia (aluguel ou financiamento), contas básicas (água, energia, internet), alimentação dentro e fora de casa, transporte, saúde, educação, lazer e cuidados pessoais.

Especialistas apontam que fatores como menor custo de imóveis, preços de serviços mais baixos e renda média regional influenciam diretamente o resultado. Estados do Nordeste, de forma geral, tendem a apresentar custos menores em comparação com regiões como Sudeste e Sul, onde despesas com habitação e transporte costumam pesar mais no orçamento.

Dados de instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também mostram diferenças regionais importantes no custo de bens e serviços, reforçando que o poder de compra varia bastante conforme a localidade. Apesar do custo mais baixo, especialistas destacam que a renda média da população também é menor, o que pode reduzir a percepção de vantagem financeira.

O post Custo de vida no Piauí fica entre os mais baixos do país, aponta pesquisa apareceu primeiro em Clique União.