Algumas localidades da zona rural de União ficarão sem energia na sexta-feira, 02

Nos próximos dias, algumas localidades do município de União enfrentarão um desligamento programado de energia elétrica, conforme anunciado pela concessionária responsável. Este corte temporário é parte de um esforço para realizar manutenções essenciais na rede elétrica e garantir a melhoria da qualidade do fornecimento de energia a longo prazo. A interrupção afetará localidades específicas e está programada para ocorrer em diferentes datas e horários, conforme um cronograma previamente estabelecido.

Os residentes e comerciantes das áreas afetadas devem se preparar para possíveis inconvenientes, incluindo a necessidade de planejar a gestão de eletricidade e ajustes em suas rotinas diárias. É recomendável que todos fiquem atentos aos avisos locais e façam os ajustes necessários para minimizar o impacto durante o período de desligamento.

De acordo com o cronograma no site da empresa responsável pelo fornecimento de no Piauí, na tarde do dia o2 agosto o desligamento será nas localidades da região da Ininga, Meios e Zundão. Já no dia 05 de agosto, pela manhã, será o Povoado David Caldas e localidades vizinhas.

Os moradores da Região de David Caldas receberam o comunicado através do talão que o desligamento será na tarde do dia 02 de agosto. O Clique União não conseguiu confirmar com a Equatorial em qual data, realmente, será o desligamento.

Confira o cronograma completo:

Por questão de segurança, ninguém deve mexer na rede elétrica durante os desligamentos, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto.

O post Algumas localidades da zona rural de União ficarão sem energia na sexta-feira, 02 apareceu primeiro em Clique União.